Dr. Jekyll y el Hombre Lobo (1972)

Pelea de monstruos.

El fantaterror español es tan grande gracias a mezclas imposibles y bizarras como esta. Paul Naschy, León Klimovsky, Jack Taylor, Mirta Miller, Shirley Corrigan, el hombre lobo, el doctor Jekyll y Mr. Hyde en una misma película. ¿Quién da más? La sexta entrega de la serie sobre el licántropo Conde Waldemar Daninsky es un disparate delicioso repleto de ocurrencias al más puro estilo “Los Monstruos del Terror” (1970).

Manu Castro
@ManuCastroLSO
(09/04/2024)

Película recomendada en el episodio 27 de “La Sala Oscura (El Podcast)” – Escúchalo aquí.

Título original: Doctor Jekyll y el Hombre Lobo | Género: Terror | País de origen: España | Dirección: León Klimovsky | Guión: Paul Naschy (como Jacinto Molina) | Reparto: Paul Naschy, Shirley Corrigan, Jack Taylor | Producción: Alfredo Fraile, Arturo González | Música: Antón García Abril, Adolfo Waitzman (sin acreditar) | Fotografía: Francisco Fraile | Montaje: Petra de Nieva (como Petrita de Nieva)

Sinopsis: El doctor Jekyll aplica una extraña sustancia química sobre el cuerpo de Waldemar, que padece de licantropía, es decir, se transforma en hombre-lobo. Como consecuencia de este experimento, la personalidad de Waldemar se desdobla y surge la figura maligna y lujuriosa de Mister Hyde, su alter ego, que comete toda clase de atrocidades, llegando incluso a atacar al propio doctor Jekyll.

Último visionado: 09/04/2024 (Blu-Ray)

La entrada Dr. Jekyll y el Hombre Lobo (1972) se publicó primero en La Sala Oscura.